Bonjour,

J'essaye actuellement d'effectuer le règlement en ligne pour l'obtention d'un visa biométrique mais le site ne fonctionne pas et m'indique un message d'erreur après avoir entré toutes les informations lorsque je confirme ma commande.

https://www.h2epayment.com/prod/ecom_menu.phpecom_cb.php?PHPSESSID=79c7ab72d981cbef15084a5bba367d7f&datas=UGF5bWVudE1ldGhvZF9yYWRpbz1DQlYmUGF5bWVudE1ldGhvZD1DQiZDYXJkQnJhbmQ9ViZDdXN0TGFzdE5hbWU9Q0hBU1NBR05PTCZDdXN0Q2l0eT1DSEFSQlVZJkN1c3RGaXJzdE5hbWU9QkFTVElFTiZDdXN0U3RhdGU9JkN1c3RBZGRyZXNzMT01MiBSVUUgREVTIFZJR05FUyBCTEFOQ0hFUyZDdXN0Q291bnRyeT1GUiZDdXN0QWRkcmVzczI9JkN1c3RUZWw9MDE0MTI5Mzk4NyZDdXN0WklQPTg5MTEzJkN1c3RGYXg9JnBheW1lbnQ9T3VpLCBqZSBjb25maXJtZSBtYSBjb21tYW5kZSY%3D
Merci de m'indiquer lorsque celui-ci sera de nouveau actif ou si il éxiste une autre procédure que celle ci pour effectuer le règlement.

Salutations.

B.CHASSAGNOL